V = VALID I = INVALID

VERSION

In my opinion this test been conducted in a manner in accordance with the D5800 ASTM Test Method and the appropriate amendments through the information letter system. The remarks included in this report describe the anomalies associated with this test.

Date Completed: EOT Time: Oil Code:

Testing Laboratory

Signature

Typed Name

Title

SUBMITTED BY:

Test Number

CONDUCTED FOR

Alternate Codes:

TEST REPORT COVER

Instrument ID: Test Run Number:

ASTM TEST METHOD D5800 EVAPORATION LOSS OF LUBRICATING OILS BY THE NOACK METHOD

PROCEDURE^A

A A = Woods Metal B = Non-Woods Metal C = Selby-Noack

NR = Non Reference Oil Test RO = Reference Oil Test

20020325 BETA

TSTSPON1 TSTSPON2

LABVALID

TSTOIL

ALTCODE1 ALTCODE2 ALTCODE3

OPVALID

SUBLAB

SUBSIGIM

SUBNAME

SUBTITLE

PRCDR

INSTRUID RUNNUM

DTCOMP EOTTIME OILCODE

Model:

Manufacturer:

Test Temperature, ‡C: 2 Differential Pressure, mm H O:

RESULT SUMMARY

QC Calibration Date:

QC Final Sample Weight, g: QC Sample Evaporation Loss, mass Nominal Evaporaton Loss Range, mass % Minimum:

Daily Quality Control Sample Daily QC Sample ID/Batch:

Maximum:

Test Oil Results

Equipment

Operational Parameters

A

Test Length, minutes:seconds:

QC Initial Sample Weight, g:

Initial Sample Weight, g:

ASTM TEST METHOD D5800 EVAPORATION LOSS OF LUBRICATING OILS

BY THE NOACK METHOD FORM 2 RESULT SUMMARY

Final Sample Weight, g: Sample Evaporation Loss, mass %:

A A = Woods Metal B = Non-Woods Metal C = Selby-Noack

Procedure

TMC Reference Oil ID:

Date Completed: Time Completed:

Oil Code:

Instrument ID: Test Run No.:

Date of Last TMC Calibration: TMC Calibration Expiration Date:

Lab Sample Code:

Testing Lab:

QCSID MODEL DTCAL QCWTIN QCWTFNL TESTLEN QCEVALS TSTTEMP DIFPRES QCNEMIN QCNEMAX

INISWGT SWGTFNL SAMEVALS

OILCODE

LABOCODE

LAB IND DTCOMP EOTTIME

INSTRUID

RUNNUM DTLSTCAL DTCALEXP

PRCDR

MANUFACT

COMMENT SUMMARY

ASTM TEST METHOD D5800 EVAPORATION LOSS OF LUBRICATING OILS

BY THE NOACK METHOD FORM 3 COMMENT SUMMARY

Number of Comment Lines

OUT-OF-LIMIT DATA AND TIME, TEST MODIFICATIONS AND COMMENTS

TMC Reference Oil ID:

Date Completed: Time Completed:

Instrument ID: Test Run No.:

Date of Last TMC Calibration: TMC Calibration Expiration Date:

Testing Lab:

Oil Code:

Lab Sample Code:

TOTCOM OCOMR001

OILCODE LABOCODE

LAB IND DTCOMP EOTTIME

INSTRUID

RUNNUM DTLSTCAL DTCALEXP