A2. Report Forms L-42 VERSION

CONDUCTED FOR

V = VALID

I = INVALID

N = RESULTS CANNOT BE INTERPRETED (Refer To Comment Section)

Test Number

Stand Run Number:

Oil Code :

Formulation/Stand Code:

Alternate Codes:

In my opinion this test been conducted in a valid manner in accordance with the STP 512A ASTM Test Method and the appropriate amendments through the information letter system. The remarks included in this report describe the anomalies associated with this test.

CMIR or Non-Reference Oil Code

Test Stand:

Date Completed: EOT Time:

SUBMITTED BY: __________________________________________ Testing Laboratory

__________________________________________ Signature

__________________________________________ Typed Name

__________________________________________ Title

__________________________________________ Section

A

A

Fig. A2.1 TEST REPORT COVER

Test Version :B

B Standard or Canadian

L42 VERSION 20020412

TEST DATE COMPLETED

END OF TEST TIME TMC OIL NO.

Information Letters Number:

LABORATORY OIL CODE

TOTAL TEST MINUTES

STAND RUN NO. CMIR NO.

Formulation / Stand Code:

SEQ 2 RING

TEST LAB

TEST DATE STARTED

LABORATORY OIL CODE

L-42

FORM 1

TEST RESULT SUMMARY

Discrimination

Calibration Sequence Passing Tests Only

AVERAGE FOR PASSING REFERENCE OIL TESTS

EOT RING

OIL CODE NO.

TEST DATE STARTED

TEST DATE COMPLETED

END OF TEST TIME

TOTAL TEST MINUTES

TEST STAND NO.

STAND RUN NO.

STAND REFERENCE OIL TEST HISTORY IN CHRONOLOGICAL ORDER

Fig. A2.2 TEST RESULT SUMMARY

SEQ 2 RING EOT RING EOT PINION

SEQUENCE 4 SEQUENCE 2

COAST SIDE % SCORING

A

A

COAST SIDE TORQUE (lbf-ft)

EOT PINION

SEQUENCE 4 SEQUENCE 2

COAST SIDE % SCORING COAST SIDE TORQUE (lbf-ft)

Only for non-reference tests. B For non-reference and discrimination tests only.

B